ALTER TABLE  `storage` CHANGE  `storage_warn_limit`  `storage_warn_limit` INT( 11 ) NULL DEFAULT  '0';
ALTER TABLE  `storage` CHANGE  `storage_crit_limit`  `storage_crit_limit` INT( 11 ) NULL DEFAULT  '0';
